Zarządzenie Nr 1217/2023
Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 sierpnia 2023r.
W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach ”
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm), Burmistrz Pyrzyc postanawia:
§ 1.
Przyjąć treść ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach ”
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania